en-us	Convert Database
fr	Conversion de la base de données

en-us	This database structure file is going to be converted to work with 4D v19. You will not be able to open it with previous versions anymore.
fr	Le fichier de structure de cette base de données va être converti pour fonctionner avec 4D v19. Vous ne pourrez plus l’ouvrir avec des versions antérieures.

en-us	Convert
fr	Convertir

en-us	This database structure file seems to be damaged. For more information look in the journal file. Do you really want to convert it ?
fr	Ce fichier de structure semble abîmé. Pour plus d’informations, reportez-vous au journal. Voulez-vous quand même procéder à la conversion ?

en-us	The checking process has been canceled. Do you really want to convert the structure file ?
fr	La vérification a été annulée. Voulez-vous quand même procéder à la conversion du fichier de structure ?

en-us	This database structure file has not been converted for 4th Dimension version 6.
fr	Le fichier de structure n’a pas été converti pour fonctionner avec 4e Dimension version 6.

en-us	Checking structure file
fr	Vérification du fichier de structure...

en-us	Converting structure file
fr	Conversion du fichier de structure...

en-us	User canceled
fr	Opération interrompue par l’utilisateur

en-us	Missing or damaged password
fr	Mot de passe manquant ou abîmé

en-us	Missing or damaged structure preferences (PR4D ^)
fr	Préférences de la structure manquantes ou abîmées (PR4D ^)

en-us	Missing or damaged table descriptor (FI4D ^)
fr	Descripteur de table manquant ou abîmé (FI4D ^)

en-us	Missing or damaged table name list (WN4D ^)
fr	Liste des noms de table manquante ou abîmée (WN4D ^)

en-us	Missing method list (TP4D ^)
fr	Liste des méthodes manquante (TP4D ^)

en-us	Missing or damaged method (CC4D ^)
fr	Méthode manquante ou abîmée (CC4D ^)

en-us	Missing or damaged form (FO4D ^)
fr	Formulaire manquant ou abîmé (FO4D ^)

en-us	Missing or damaged menu (MEN4 ^)
fr	Menu manquant ou abîmé (MEN4 ^)

en-us	Missing or damaged list (EN4D ^)
fr	Liste manquante ou abîmée (EN4D ^)

en-us	Missing or damaged font table (FON# ^)
fr	Table des polices manquante ou abîmée (FON# ^)

en-us	Missing or damaged form list (TF4D ^)
fr	Liste des formulaires manquante ou abîmée (TF4D ^)

en-us	You cannot convert this database.
fr	Vous ne pouvez pas convertir cette base de données.

en-us	You are not allowed to convert this database.
fr	Vous n’avez pas les autorisations nécessaires pour convertir cette base de données.

en-us	damaged but unused
fr	abîmée mais inutilisée

en-us	This data file is going to be converted to work with 4D v19. You will not be able to open it with prior versions.
fr	Ce fichier de données va être converti pour fonctionner avec 4D v19. Vous ne pourrez plus l’ouvrir avec des versions antérieures de 4D.

en-us	This database used an old compatibility mode (BBOX resource) which is no longer supported.
fr	Cette base de données utilisait un ancien mode de compatibilité (ressource BBOX) qui n’est plus supporté.

en-us	Do you really want to stop the conversion process?
fr	Voulez-vous vraiment interrompre la conversion ?

en-us	bytes
fr	octets

en-us	Mb
fr	Mo

en-us	Kb
fr	Ko

en-us	Gb
fr	Go

en-us	Your database cannot be upgraded to version 15 because it contains component(s). Please uninstall the component(s) from your database with 4D Insider before converting your structure.
fr	Votre base de données ne peut pas être mise à jour en version 15 car elle contient un ou plusieurs composant(s). Veuillez le(s) désinstaller à l’aide de 4D Insider avant de convertir votre structure.

en-us	Options >

en-us	Convert database
fr	Conversion de la base

en-us	No segment has been detected automatically. Please select it/them manually on your disk(s).
fr	Aucun segment n’a été détecté automatiquement. Veillez les(s) désigner manuellement.

en-us	Other data file...
fr	Autre fichier de données...

en-us	Replaced Files (Conversion)

en-us	Do you want to replace the “Replaced Files” folder?
fr	Voulez-vous remplacer le dossier “Replaced Files” ?

en-us	Impossible to empty the “Replaced Files” folder.
fr	Impossible de vider le dossier “Replaced Files”.

en-us	Replaced Files (Compacting)

en-us	Replaced Files (Repairing)

en-us	This database must be in Unicode mode in order to be opened. Do you want to temporarily switch to Unicode mode? Warning: That may modify your data.
fr	Cette base de données doit être en mode Unicode pour être ouverte. Voulez-vous temporairement basculer en mode Unicode ? Attention: Cela peut modifier vos données.

en-us	Replaced Files (Encrypting)

en-us	Encrypted File

en-us	Compacted Files

en-us	Replaced Files (Decrypting)

en-us	Decrypted Files

en-us	Select a folder to save original files
fr	Sélectionner un fichier pour sauvegarder les fichiers originaux

en-us	Select a folder to save original files
fr	Sélectionner un fichier pour sauvegarder les fichiers originaux

en-us	Please check your database with 4D Tools (use the version corresponding to the database) before conversion.
fr	Veuillez vérifier votre base de données avec 4D Tools (version correspondant à votre base) avant conversion.

en-us	Structure File Information
fr	Informations sur le fichier de structure

en-us	Full path:
fr	Chemin complet :

en-us	Size:
fr	Taille :

en-us	Data File Information
fr	Informations sur le fichier de données

en-us	Free space on disk:
fr	Espace disque libre :

en-us	Convert database
fr	Conversion de la base

en-us	Segment Information
fr	Informations sur les segments

en-us	4D Application cannot convert this database. For more information, click on the "Details" button.
fr	4D Application ne peut pas convertir cette base de données. Pour plus d’informations, cliquez sur le bouton "Détails".

en-us	Insufficient disk space. Please free up space and try again to convert the database.
fr	Espace disque insuffisant. Veuillez libérer de l’espace et recommencer la conversion de la base.

en-us	Do not execute code when opening database (On Startup... methods).
fr	Ne pas exécuter de code à l'ouverture (méthodes Sur ouverture…).

en-us	Options

en-us	4D replaces certain files in your database folder. The originals of the replaced files will be stored in the “Replaced Files” folder.
fr	4D remplace certains fichiers dans le dossier de votre base. Les originaux des fichiers remplacés seront placés dans le dossier “Replaced Files”.

en-us	By precaution, it is nevertheless advisable to carry out a complete backup of your database folder before proceeding with the conversion.
fr	Par sécurité, il est cependant conseillé d’effectuer une sauvegarde complète du dossier de votre base avant de procéder à la conversion.

en-us	Disk Information
fr	Informations sur les disques

en-us	Details >

en-us	Database Conversion
fr	Conversion de la base

en-us	This structure file is going to be converted to work with 4D Application v19. You will not be able to open it with previous versions of these products anymore.
fr	Ce fichier de structure va être converti pour fonctionner avec 4D Application v19. Vous ne pourrez plus l'ouvrir avec des versions antérieures de ces produits.

en-us	A copy of the original structure file will be made at the following location: “<STC_R_Folder_Path>”
fr	Une copie du fichier de structure original sera effectuée à l’endroit suivant : “<STC_R_Folder_Path>”

en-us	This structure file is already converted in version v19.
fr	Ce fichier de structure est déjà converti en version v19.

en-us	A structure definition XML file named “catalog.xml” will be generated at the following location: “<STC_R_Catalog_Path>”.
fr	Un fichier XML de définition de la structure nommé “catalog.xml” sera crée à l'emplacement suivant : “<STC_R_Catalog_Path>”.

en-us	Keep it because it will be necessary if you want to convert again your 2004 structure preserving your v19 data file.
fr	Conservez-le car il vous sera nécessaire si vous souhaitez convertir à nouveau votre structure 2004 en préservant votre fichier de données v19.

en-us	The “catalog.xml” file already exists at the following location: “<STC_R_Catalog_Path>”.
fr	Le fichier XML de définition de la structure nommé “catalog.xml” existe déjà à l'emplacement suivant : “<STC_R_Catalog_Path>”.

en-us	This data file is going to be converted to work with 4D Application v19. You will not be able to open it with previous versions of these products anymore.
fr	Ce fichier de données va être converti pour fonctionner avec 4D Application v19. Vous ne pourrez plus l'ouvrir avec des versions antérieures de ces produits.

en-us	This file is damaged or is not a 4D data file.
fr	Ce fichier est endommagé ou ce n’est pas un fichier de données 4D valide.

en-us	The WEDD signature of the data file selected does not correspond to the structure file WEDD signature.
fr	La signature WEDD du fichier de données sélectionné ne correspond pas à la signature WEDD du fichier de structure.

en-us	All the segments below will be automatically converted into version 15 and will be joined together in a single data file.
fr	Tous les segments ci-dessous seront automatiquement convertis en version 15 et réunis dans un fichier de données unique.

en-us	Change the destination...
fr	Changer la destination...

en-us	4D was not able to find a data file for this database. Please select another one by clicking on the “Other data file...” button.
fr	4D n’a pas pu trouver un fichier de données pour cette base. Veuillez en sélectionner un en cliquant sur le bouton "Autre fichier de données...".

en-us	A copy of the original data file will be made at the following location: “<DTC_BackUp_Path>”
fr	Une copie du fichier de données original sera effectuée à l’endroit suivant : “<DTC_BackUp_Path>”

en-us	The new data file will be created at the following location: “<DTC_R_New_Path>”
fr	Le nouveau fichier de données sera créé à l’endroit suivant : “<DTC_R_New_Path>”

en-us	Convert data file
fr	Convertir le fichier de données

en-us	Create a new data file
fr	Créer un nouveau fichier de données

en-us	The selected data file comes from a previous database conversion. To be able to use it with the new structure which will be generate during this conversion, you must place the file “catalog.xml” beside the structure to convert.
fr	Le fichier de données sélectionné provient d'une précédente conversion de base. Pour pouvoir l'utiliser avec la nouvelle structure qui sera générée lors de cette conversion, il vous faut placer le fichier “catalog.xml” à côté de la structure à convertir.

en-us	This data file is already converted in version v19.
fr	Ce fichier de données est déjà converti en version v19.

en-us	The selected data file comes from a previous database conversion and is not in conformity with the file catalog.xml placed beside the structure to convert. It can not be used.
fr	Le fichier de données sélectionné provient d'une précédente conversion de base et n’est pas en conformité avec le fichier catalog.xml placé à côté de la structure à convertir. Il ne pourra être utilisé.

en-us	This database structure file has been made with a newer version of 4D. It cannot be used with this version.
fr	Le fichier de structure de cette base de données a été créé avec une version plus récente de 4D. Vous ne pouvez pas l'ouvrir avec cette version.

en-us	This data file has been made with a newer version of 4D. It cannot be used with this version.
fr	Ce fichier de données a été créé avec une version plus récente de 4D. Vous ne pouvez pas l'ouvrir avec cette version.

en-us	This data file has been created or converted by a newer version of 4D. It is not recommended to open it with this version of 4D if it uses specific functionalities of the newer version. Do you still want to open it?
fr	Ce fichier de données a été créé ou converti avec une version plus récente de 4D. Il est déconseillé de l’ouvrir avec cette version de 4D si des fonctionnalités de la nouvelle version ont été utilisées. Voulez-vous quand même l’ouvrir ?